EPUB-Informationen

Bezeichnung:

410-4d

Stand/Datum des Downloads:

03.08.2024

Anlage 4d zum BAT-KF[1]

Anlage 4d zum BAT-KF

Tabellenentgelt

für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen

- monatlich in Euro -

gültig ab 1. März 2024

Entgelt-

gruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

4.458,20

4.571,79

5.134,51

5.556,51

6.189,53

6.576,36

SE 17

4.110,52

4.395,96

4.853,14

5.134,51

5.697,17

6.027,75

SE 16

4.026,38

4.304,54

4.614,00

4.993,81

5.415,82

5.669,04

SE 15

3.884,14

4.149,76

4.431,15

4.754,68

5.275,17

5.500,22

SE 14

3.847,03

4.109,37

4.422,04

4.740,10

5.091,81

5.337,97

SE 13

3.756,97

4.012,60

4.360,80

4.642,12

4.993,81

5.169,65

SE 12

3.747,09

4.002,01

4.335,64

4.631,04

4.996,80

5.151,54

SE 11

3.697,55

3.948,84

4.125,40

4.575,55

4.927,22

5.138,23

SE 10

3.546,79

3.722,29

3.884,20

4.368,01

4.762,57

5.086,66

SE 9

3.371,39

3.598,79

3.864,55

4.253,22

4.620,71

4.902,44

SE 8b

3.371,39

3.598,79

3.864,55

4.253,22

4.620,71

4.902,44

SE 8a

3.303,85

3.526,31

3.755,83

3.973,29

4.185,86

4.409,39

SE 7

3.223,59

3.440,19

3.655,70

3.871,17

4.032,82

4.276,40

SE 6

3.175,63

3.392,99

3.608,49

3.823,97

4.019,27

4.239,76

SE 5

3.175,63

3.392,99

3.595,03

3.702,77

3.850,92

4.107,53

SE 4

3.091,81

3.298,76

3.487,33

3.615,30

3.736,51

3.925,36

SE 3

2.924,89

3.119,62

3.300,78

3.467,12

3.543,23

3.634,14

SE 2

2.719,14

2.838,41

2.926,64

3.022,45

3.130,19

3.237,95

Anlage 4d zum BAT-KF

Tabellenentgelt

für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen

- monatlich in Euro -

gültig ab 1. Oktober 2024

Entgelt-

gruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

4.458,20

4.571,79

5.134,51

5.556,51

6.189,53

6.576,36

SE 17

4.110,52

4.395,96

4.853,14

5.134,51

5.697,17

6.027,75

SE 16

4.026,38

4.304,54

4.614,00

4.993,81

5.415,82

5.669,04

SE 15

3.884,14

4.149,76

4.431,15

4.754,68

5.275,17

5.500,22

SE 14

3.847,03

4.109,37

4.422,04

4.740,10

5.091,81

5.337,97

SE 13

3.756,97

4.012,60

4.360,80

4.642,12

4.993,81

5.169,65

SE 12

3.747,09

4.002,01

4.335,64

4.631,04

4.996,80

5.151,54

SE 11

3.697,55

3.948,84

4.125,40

4.575,55

4.927,22

5.138,23

SE 10

3.546,79

3.722,29

3.884,20

4.368,01

4.762,57

5.086,66

SE 9

3.439,30

3.671,40

3.935,15

4.325,50

4.694,75

4.979,60

SE 8b

3.371,39

3.598,79

3.864,55

4.253,22

4.620,71

4.902,44

SE 8a

3.303,85

3.526,31

3.755,83

3.973,29

4.185,86

4.409,39

SE 7

3.223,59

3.440,19

3.655,70

3.871,17

4.032,82

4.276,40

SE 6

3.175,63

3.392,99

3.608,49

3.823,97

4.019,27

4.239,76

SE 5

3.175,63

3.392,99

3.595,03

3.702,77

3.850,92

4.107,53

SE 4

3.091,81

3.298,76

3.487,33

3.615,30

3.736,51

3.925,36

SE 3

2.924,89

3.119,62

3.300,78

3.467,12

3.543,23

3.634,14

SE 2

2.719,14

2.838,41

2.926,64

3.022,45

3.130,19

3.237,95

Die Arbeitsrechtliche Kommission RWL hat am 22. März 2023 als Artikel 2 der Arbeitsrechtsregelung folgende Übergangsregelung beschlossen (Ges. u. VOBl. Bd. 18 Nr. 1 S. 18):

„(1) Mitarbeitende, die nach Anlage 8 (Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen) eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 3 zugeordnet. Mitarbeitende, die nach Anlage 8 (Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen) eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine Stufenlaufzeit von mehr als drei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zugeordnet.

(2) Mitarbeitende, die in der Entgeltgruppe SE 4 eingruppiert sind, und Mitarbeitende, die in der Entgeltgruppe SE 8b eingruppiert sind, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. Mitarbeitende mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe SE 8b, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet.

(3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem 1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt.“

[1]

Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Tabellenentgelt neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF - Anlage 4d- vom 24. April 2024 und Aufhebung von Art. 3 der ARR vom 22. März 2023;
Die Arbeitsrechtliche Kommission RWL hat am 22. März 2023 zudem Regelungen zur Stufenzuordnung beschlossen (siehe Artikel 2 -Übergangsregelungen; Ges. u. VOBl. Bd. 18 Nr. 1 S. 18).