EPUB-Informationen

Bezeichnung:

410-4a

Stand/Datum des Downloads:

17.04.2024

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt

- monatlich in Euro -1

gültig ab 1. März 2024

Entgelt-

gruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

6.752,60

7.462,02

8.134,09

8.582,18

8.686,69

15

5.504,00

5.863,92

6.265,40

6.813,49

7.377,29

7.748,20

14

5.003,84

5.329,75

5.755,37

6.227,68

6.754,16

7.132,13

13

4.628,76

4.985,95

5.392,57

5.834,04

6.353,53

6.635,44

12

4.170,32

4.581,34

5.061,67

5.594,63

6.220,01

6.516,74

11

4.032,38

4.410,41

4.765,62

5.151,01

5.678,44

5.975,19

10

3.895,33

4.191,53

4.528,25

4.893,44

5.300,10

5.433,63

9

3.566,89

3.814,56

3.969,97

4.429,89

4.702,42

5.018,11

8

3.281,44

3.486,59

3.628,68

3.770,54

3.922,69

3.995,85

7

3.095,23

3.331,58

3.472,38

3.614,47

3.748,49

3.820,45

6

3.042,04

3.236,55

3.372,94

3.507,92

3.640,49

3.708,02

5

2.928,99

3.117,67

3.245,11

3.380,06

3.505,47

3.570,28

4

2.802,62

2.993,55

3.153,75

3.253,48

3.353,20

3.411,60

3

2.762,69

2.968,02

3.017,99

3.132,21

3.217,92

3.296,43

2Ü

2.601,60

2.835,82

2.921,62

3.036,03

3.114,63

3.173,31

2

2.582,16

2.784,28

2.834,67

2.906,58

3.064,63

3.229,97

1b

2.756,24

2.831,84

2.874,07

2.938,10

3.027,76

3.130,21

1a

2.579,22

2.591,59

2.603,25

2.633,60

2.670,02

2.707,59

1

-

2.389,58

2.426,71

2.467,55

2.504,69

2.578,96

1 Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt Anlage 4c.

2 Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.

[1]

Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008, geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012, geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014 mit Wirkung zum 1. Juli 2014., geändert durch ARR vom 10. Mai 2016 mit Wirkung zum 1. Juni 2016 und 1. Dezember 2016, Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018. Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021. Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023, Anlage 4a durch ARR zur Änderung des BAT-KF- Mindestlohn vom 13. Dezember 2023 Satz 2 unter der Tabelle eingefügt